kded6 Kullanıcı Kılavuzu
kded6
ardalan süreci, gerektiğinde Sycoca veritabanını günceller.

Özet
kded6 --check

Açıklama
kded6, tek süreçte birden çok küçük hizmeti birleştirir. Bunlar çoğunlukla KDED modülleri tarafından sağlanan hizmetleridir; ancak gerekirse sycoca (hizmet türleri, türleri ve KService tarafından kullanılan hizmetlerin ikili önbelleği) ve KConfig güncelleme betiklerini de yönetir.
Sycoca için, .desktop dosyalarını içeren dizinleri izler. Bir dosya eklendiğinde veya kaldırıldığında 5 saniye kadar bekler (bir güncelleme serisi durumunda), ardından sycoca’yı güncellemek için kbuildsycoca6 komutunu başlatır.
KConfig için yeni kurulan güncelleme dosyalarını denetler, örn. yapılandırma dosyası biçimleri değiştiğinde kullanıcıların yapılandırma dosyalarını güncellemek için kullanılan *.upd dosyaları ve güncellemeleri gerçekleştirmek için KConfig güncelleme izlencesini çalıştırır.
Bu görevler kded6 başladığında da kullanıcı yapılandırmasını güncel tutmak için çalıştırılır.
Normalde kded6 komutunu doğrudan çalıştırmanız gerekmez; masaüstü oturumu kendiliğinden çalıştırır ve bir uygulama onun tarafından sağlanan bir arayüzünü veya modüllerinden birini çağırdığında başlatılır.

Seçenekler
--check 	 sycoca veritabanını denetleyin, gerekliyse güncelleyin ve çıkın.

Yapılandırma
kded6 komutu, kded6rc ini-biçemli yapılandırma dosyasıyla yapılandırılabilir. sistemlerde, bu $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc konumunda bulunabilir; $XDG_CONFIG_HOME ayarlanmamışsa öntanımlı değer ~/.config/kded6rc olur.
Yapılandırma dosyası girdileri istendiğinde okunur, böylece değişiklikler kded6 çalışırken yapılabilir. Ancak tüm geçerli yapılandırma seçenekleri gerçekten yalnızca kded6 davranışını etkiler.
[Genel] bölümü şu seçenekleri içerir:
CheckSycoca 	Sycoca’nın açılışta güncellenip güncellenmeyeceği (öntanımlı: true).
CheckUpdates 	Kalmış KConfig güncellemelerinin açılışta yapılıp yapılmayacağı (öntanımlı: true).
CheckFileStamps 	İlk sycoca güncellemesini yaparken dosya zaman damgalarının denetlenip denetlenmeyeceği (öntanımlı: true). Ayrıntılar için kbuildsycoca6 belgelendirmesine göz atın.
DelayedCheck 	İlk sycoca güncellemesinin başlangıçtan bir dakika sonraya kadar geciktirilip geciktirilmemesi (öntanımlı: false).
Her modül ayrıca kded6rc içinde bir [Modül-ad] kısmına sahiptir, burada ad, modülün masaüstü dosyasının .desktop uzantısı olmadan adıdır. Bu modülün kded6 başlatıldığında kendiliğinden yüklenip yüklenmemesi gerektiğini belirten bir autoload seçeneği içerir (öntanımlı: false). Bu ayarın kded6 arayüzüyle de değiştirilebileceğini söyleyelim.

Ayrıca Bakınız
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Hatalar
Hataları bildirmek için lütfen 'nin hata izleyicisini kullanın.