Manual d'usuari del checkXML6
checkXML6
Una eina de validació per als documents DocBook en del
checkXML6 nom_del_fitxer

Descripció
El checkXML6 és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers DocBook en del . També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers , però hauríeu d'usar l'eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació del .

Vegeu també
meinproc6(1) xmllint(1)