Інструкція користувача meinproc6
meinproc6
Транслятор для

Короткий опис
meinproc6 -h, --help -v, --version --cache файл --check --srcdir каталог --param ключ=значення -o --output файл --stdout --stylesheet xsl файл docbook

Опис
Команда meinproc6 перетворює файли DocBook на файли .

Загальні параметри
-h --help 	 Показати довідку щодо параметрів.
-v --version 	 Показати інформацію про версію.

Параметри програми
--cache файл 	 Створити файл кешу для документа.
--check 	 Перевірити документ на коректність.

Іноді введена інформація може набувати трохи страхітливих форм, оскільки одна маленька помилка може спричинити цілу зливу помилок. 
У такому випадку слід знайти першу помилку, виправити цю помилку, зберегти файл, а потім запустити meinproc6 ще раз.

-o, --output файл 	 Вивести весь документ до файла.
--stdout 	 Вивести весь документ до stdout.
--stylesheet xsl 	 Таблиця стилів для використання.
--srcdir каталог 	 Встановити кореневий каталог, у якому слід шукати kdedoctools.
--param ключ=значення 	 Встановити параметри, які буде передано до таблиці стилів.

Користування
Типовим способом запуску meinproc6 є проста команда

meinproc6 файл_docbook

, де файл_docbook — це, зазвичай, файл index.docbook. За допомогою цієї команди з файла DocBook буде створено сторінки HTML. Зауважте, що ці сторінки можна буде переглянути лише у заснованих на переглядачах (подібних до ).
Якщо вам потрібно переглянути виведений у іншому переглядачі (наприклад, якщо ви викладаєте його у мережу), скористайтеся командою

meinproc6 --stylesheet назва_таблиці_стилів файл docbook

, де назва_таблиці_стилів — це повний шлях до одної з таблиць стилів у <каталог, куди встановлено kdoctools>/share/kf5/kdoctools/customization/. Щоб створити файл, придатний для викладання у інтернеті, ви можете скористатися таблицею kde-web.xsl або таблицею kde-chunk-online.xsl. Щоб дізнатися про це докладніше, перегляньте файл README у відповідному каталозі.

Прочитайте також
kf6options(7), qt6options(7)

Вади
Для сповіщення про вади скористайтеся адресою системою стеження за вадами .