Manual del usuario de meinproc6
meinproc6
Traductor de para

Resumen
meinproc6 -h, --help -v, --version --cache archivo --check --srcdir directorio --param clave=valor -o --output archivo --stdout --stylesheet xsl docbook_file

Descripción
meinproc6 convierte archivos DocBook a .

Opciones genéricas
-h --help 	 Muestra ayuda sobre las opciones.
-v --version 	 Muestra información de la versión.

Opciones de la aplicación
--cache file 	 Crea un archivo de caché para el documento.
--check 	 Comprueba la validez de la documentación.

La salida puede ser un poco desalentadora, ya que una pequeña equivocación puede causar una cascada de errores. 
El truco consiste en buscar el primer error, corregirlo, guardar el archivo y ejecutar meinproc6 de nuevo.

-o, --output file 	 Vuelca el documento completo a file.
--stdout 	 Vuelca el documento completo a stdout.
--stylesheet xsl 	 Hoja de estilos a usar.
--srcdir dir 	 Ajusta el directorio raíz para la búsqueda de kdoctools.
--param key=value 	 Ajusta los parámetros que se pasan a la hoja de estilo.

Utilización
El modo mas habitual de ejecutar meinproc6 es sencillamente como

meinproc6 docbook-file

donde docbook-file es, generalmente index.docbook. Esta orden genera páginas a partir del archivo DocBook. Estas páginas solo son visibles en navegadores basados en (como ).
Si necesita ver la salida en otro navegador (por ejemplo, si la está haciendo disponible con conexión), use

meinproc6 --stylesheet stylesheet-name docbook-file

donde stylesheet-name es la ruta completa a una de las hojas de estilo en <kdoctools_installation_prefix>/share/kf5/kdoctools/customization/. Para generar salida adecuada para la web, puede emplear kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Consulte el archivo README situado en este directorio para obtener más información.

Vea también
kf6options(7), qt6options(7)

Fallos
Use el sistema de seguimiento de fallos de para informar de fallos.