Manual d'usuari del meinproc6
meinproc6
Traductor per a

Sinopsi
meinproc6 -h, --help -v, --version --cache fitxer --check --srcdir dir --param clau=valor -o --output fitxer --stdout --stylesheet xsl fitxer_docbook

Descripció
meinproc6 converteix fitxers DocBook a .

Opcions genèriques
-h --help 	 Mostra ajuda quant a les opcions.
-v --version 	 Mostra la informació sobre la versió.

Opcions de l'aplicació
--cache fitxer 	 Crea un fitxer de cau per al document.
--check 	 Comprova la validesa del document.

La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu meinproc6 de nou.

-o, --output fitxer 	 Envia tot el document cap a un fitxer.
--stdout 	 Envia tot el document cap a stdout.
--stylesheet xsl 	 Full d'estil a utilitzar.
--srcdir dir 	 Estableix el directori arrel per a la cerca de les kdoctools.
--param clau=valor 	 Estableix els paràmetres a passar al full d'estil.

Ús
La manera més habitual d'executar meinproc6 és simplement com

meinproc6 fitxer-docbook

a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines del fitxer DocBook. Cal tenir en compte que aquestes pàgines només són visibles en els navegadors basats en el (com el ).
Si necessiteu veure la sortida en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu

meinproc6 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en <prefix_instal·lació_kdoctools>/share/kf5/kdoctools/customization/. Per a generar una sortida adequada per a la web, podeu utilitzar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Per a més detalls, vegeu el fitxer README en aquesta carpeta.

Vegeu també
kf6options(7), qt6options(7)

Errors
Si us plau, empreu el Seguidor d'errors del (escriviu-hi en anglès) per a informar dels errors.