Інструкція користувача kded6
kded6
Фонова служба — за потреби запускає оновлення бази даних Sycoca.

Короткий опис
kded6 --check

Опис
kded6 поєднує у одному процесі декілька невеликих служб. Цими службами є здебільшого служби , роботу яких забезпечують модулі KDED. Окрім того, програма керує sycoca (бінарним кешем даних щодо типів файлів, типів та служб, які використовуються KService) та скриптами оновлення KConfig, якщо це потрібно.
Для кешу sycoca ця програма слідкує за каталогами, у яких містяться файли .desktop. Після того, як до такого каталогу буде додано або вилучено файл, програма зачекає 6 секунд (щоб відстежити послідовність оновлень), а потім запустить команду kbuildsycoca6 для оновлення бази даних sycoca.
Для KConfig програма шукає нововстановлені файли оновлень, тобто файли *upd, які використовуються для оновлення файлів налаштувань користувачів у разі зміни формату файлів налаштувань. Для виконання оновлень програма запускає засіб оновлення KConfig.
Ці завдання також виконуються після запуску kded6 для забезпечення актуальності налаштувань для користувача.
Зазвичай, потреби у запуску kded6 вручну немає. Сеанси стільничного середовища Плазми запускають програму автоматично. Також програма запускається за потреби, якщо якась інша програма намагається скористатися інтерфейсом D-Bus, що надається kded5 або якимсь із модулів цієї програми.

Параметри
--check 	 Перевірити актуальність бази даних sycoca, оновити її, якщо це потрібно, і завершити роботу.

Налаштування
kded6 можна налаштувати за допомогою файла налаштувань kded6rc у форматі ini. У системах Unix теку цей файл зберігається за адресою $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc. Якщо змінну середовища $XDG_CONFIG_HOME не визначено, типовим місцем для файла є ~/.config/kded6rc.
Записи файла налаштувань буде прочитано за потреби, тому можна вносити до файла налаштувань зміни, не зупиняючи роботи kded6. Втім, усі поточні значення параметрів налаштування впливають лише на поведінку kded6 під час запуску програми.
У розділі [General] зберігаються значення таких параметрів:
CheckSycoca 	Визначає, чи слід оновлювати sycoca під час запуску (типове значення: true).
CheckUpdates 	Визначає, чи слід виконувати додаткові оновлення KConfig під час запуску (типове значення: true).
CheckFileStamps 	Визначає, чи слід виконувати перевірку часових позначок під час початкового оновлення sycoca (типове значення: true). Щоб дізнатися більше, зверніться до документації з kbuildsycoca6.
DelayedCheck 	Визначає, чи слід відкладати початкове оновлення sycoca на одну хвилину після запуску (типове значення: false).
Крім того, для кожного модуля у kded6rc передбачено власний розділ [Module-назва], де назва — назва файла desktop модуля без розширення .desktop. У цьому розділі міститься запис параметра autoload, який визначає, чи слід завантажувати модуль автоматично під час запуску kded6 (типове значення: false). Зауважте, що значення цього параметра можна змінити за допомогою інтерфейсу D-Bus kded6.

Прочитайте також
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Вади
Для сповіщення про вади скористайтеся адресою системою стеження за вадами .