Manuale dell'utente di kded6
kded6
Demone di - aggiorna la banca dati di Sycoca quando necessario.

Sintassi
kded6 --check

Descrizione
kded6 mette insieme diversi piccoli servizi in un processo. Questi sono per lo più servizi forniti dai moduli KDED, ma gestisce anche sycoca (una cache binaria di tipi di servizi, di tipi e di servizi usati da KService) e gli script di aggiornamento di KConfig secondo necessità.
Per sycoca, sorveglia le cartelle contenenti file .desktop. Quando un file viene aggiunto o rimosso, attende cinque secondi (per il caso di una serie di aggiornamenti), e quindi avvia kbuildsycoca6 per aggiornare Sycoca.
Per KConfig, controlla i file di aggiornamento installati recentemente, i file *.upd usati per aggiornare i file di configurazione degli utenti quando cambia il formato dei file di configurazione, ed esegue il programma di aggiornamento di KConfig per effettuare gli aggiornamenti.
Questi compiti sono effettuati anche all'avvio di kded6 per assicurarsi che la configurazione dell'utente sia aggiornata.
Normalmente non devi eseguire kded6 direttamente; le sessioni desktop di lo eseguono da sé, e viene avviato a richiesta quando un'applicazione cerca di usare un'interfaccia fornita da kded5 o da uno dei suoi moduli.

Opzioni
--check 	 Controlla la banca dati di sycoca, aggiornandola se necessario, ed esce.

Configurazione
kded6 può essere configurato con il file di configurazione in stile ini kded6rc. Sui sistemi , questo si può trovare sotto $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; se $XDG_CONFIG_HOME non è impostata, il suo valore predefinito è ~/.config/kded6rc.
Le voci del file di configurazione sono lette a ogni richiesta, quindi si possono apportare modifiche mentre kded6 è in esecuzione. Però, tutte le attuali opzioni di configurazione hanno effetto solo sul comportamento di avvio di kded6.
La sezione [Generale] ha le seguenti opzioni:
Controlla Sycoca 	Se aggiornare sycoca all'avvio (predefinito: true).
Controlla aggiornamenti 	Se effettuare gli aggiornamenti di KConfig pendenti all'avvio (predefinito: true).
Controlla date e ore dei file 	Se controllare le date e le ore dei file nell'effettuare l'aggiornamento iniziale di sycoca (predefinito: true). Vedi la documentazione di kbuildsycoca6 per maggiori dettagli.
Controllo ritardato 	Se ritardare l'aggiornamento iniziale di sycoca a circa un minuto dopo l'avvio (predefinito: false).
Ogni modulo ha inoltre una sezione [Module-nome] in kded6rc, dove nome è il nome del file desktop del modulo senza l'estensione .desktop. Questo contiene un'opzione autoload che specifica se il modulo va caricato automaticamente all'avvio di kded6 (predefinito: false). Nota che questa impostazione può essere modificata anche con l'interfaccia di kded6.

Vedi anche
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Errori
Usa il sito di gestione dei bug di per segnalarli.