Manuel Utilisateur de « kded6 »
kded6
Démon - déclenche les mises à jour de la base de données « sycoca » lorsque nécessaire.

Synopsis
kded6 --check

Description
La commande kded6 regroupe de nombreux services élémentaires en un seul processus. Il s'agit essentiellement de services «  » fournis par les modules de « KDED ». Mais, il gère aussi « sycoca » (un cache binaire de types de services et de services utilisés par « KService ») et les scripts de mise à jour de « KConfig » lorsque nécessaire.
Pour « sycoca », il surveille les dossiers contenant des fichiers « .desktop ». Lorsqu'un fichier est ajouté / supprimé, il attend 5 secondes (en cas de mise à jour en série), puis lance kbuildsycoca6 pour mettre à jour « sycoca ».
Pour « KConfig », il vérifie les fichiers de mise à jour nouvellement installés, les fichiers « *.upd » utilisés pour mettre à jour les fichiers de configuration des utilisateurs lorsque les formats de fichiers de configuration sont modifiés. Il exécute l'utilitaire de mise à jour de « KConfig » pour réaliser les mises à jour.
Ces tâches sont aussi exécutées lorsque kded6est démarré afin de s'assurer que la configuration utilisateur est à jour.
Vous ne devriez pas avoir besoin normalement de lancer directement kded6. Les sessions de bureau de le démarrent automatiquement. Il est démarré à la demande lorsqu'une application tente d'utiliser son interface ou via un de ses modules.

Options
--check 	 Vérifier la base de données « sycoca », la mettre à jour si nécessaire et fermer.

Configuration
La commande kded6 peut être configurée avec le fichier de configuration kded6rc ini-style. Sur les systèmes ceci peut être trouvé dans $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; si la variable $XDG_CONFIG_HOME n'est pas définie, la valeur par défaut est ~/.config/kded6rc.
Les entrées dans le fichier de configuration sont lues à la demande. Ainsi, les modifications peuvent être effectuées lors de l'exécution de la commande kded6. Cependant, toutes les options de configuration courantes n'affectent réellement que le comportement au démarrage de kded5.
La section [Générale] possède les options suivantes :
CheckSycoca 	Mise à jour ou non de « sycoca » au démarrage (Par défaut : True).
CheckUpdates 	Réaliser ou non une mise à jour en suspens de « KConfig » au démarrage (Par défaut : True).
CheckFileStamps 	Vérifier ou non les marqueurs d'horodatage lors de la réalisation de la mise à jour de « sycoca » (Par défaut : True). Veuillez consulter la documentation de kbuildsycoca6 pour plus de détails.
DelayedCheck 	Retarder ou non la mise à jour initiale de « sycoca » jusqu'à environ une minute après le démarrage (Par défaut : False).
Chaque module possède aussi une section [Module-nom] dans kded6rc, où le paramètre nom est le nom du fichier de module de bureau sans l'extension .desktop. Ceci contient une option autoload spécifiant si le module doit être automatiquement chargé quand la commande kded6 est démarrée (Par défaut : False). Veuillez noter que ce paramètre peut aussi être modifié par l'interface par la commande kded6.

Voir Aussi
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Bogues
Veuillez utiliser le traqueur de bogues pour les signaler.