Manual del usuario de kded6
kded6
Demonio de - desencadena actualizaciones de la base de datos Sycoca cuando es necesario.

Resumen
kded6 --check

Descripción
kded6 consolida varios servicios pequeños en un proceso. La mayoría son servicios de proporcionados por módulos de KDED, pero también gestiona sycoca (una caché binaria de tipos de servicios, tipos y servicios que usa KService) y los scripts de actualización de KConfig, según se necesite.
Para sycoca, realiza un seguimiento de los directorios que contienen archivos .desktop. Cuando se añade o elimina un archivo, espera 5 segundos (en el caso de series de actualizaciones) y, a continuación, lanza kbuildsycoca6 para actualizar sycoca.
Para KConfig, comprueba archivos de actualización instalados recientemente, (como los archivos *.upd que se usan para actualizar los archivos de configuración de los usuarios cuando cambia el formato de los archivos de configuración) y ejecuta la utilidad de actualización de KConfig para realizar las actualizaciones.
Esas tareas también se realizan siempre que se inicie kded6 para asegurar que la configuración del usuario está actualizada.
Normalmente, no se necesita ejecutar kded6 directamente, ya que las sesiones de escritorio lo ejecutan automáticamente y se inicia bajo demanda cuando una aplicación intenta usar una interfaz proporcionada por él o por uno de sus módulos.

Opciones
--check 	 Comprobar la base de datos de sycoca, actualizarla si es necesario y salir.

Configuración
kded6 se puede configurar con el archivo de configuración de kded6rc ini-style. En los sistemas , se puede encontrar en $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; si no se le ha dado valor a $XDG_CONFIG_HOME su valor predeterminado es~/.config/kded6rc.
Las entradas del archivo de configuración se leen a demanda, de manera que los cambios se pueden realizar mientras se está ejecutando kded6. Sin embargo, todas las opciones de configuración actuales solo afectan al comportamiento en el inicio de kded6.
La sección [General] tiene las siguientes opciones:
CheckSycoca 	Indica si se debe actualizar sycoca en el inicio (de manera predeterminada: true).
CheckUpdates 	Indica si se deben realizar las actualizaciones pendientes de KConfig en el inicio (de manera predeterminada: true).
CheckFileStamps 	Indica si se debe comprobar las marcas de tiempo del archivo cuando se realiza la actualización inicial de sycoca (de manera predeterminada: true). Consulte la documentación de kbuildsycoca6 para obtener más información.
DelayedCheck 	Indica si se debe retrasar la actualización inicial de sycoca hasta un minuto después del inicio (de manera predeterminada: false).
Cada módulo tiene una sección [Module-name]en kded6rc, donde name es el nombre del archivo de escritorio sin la extensión .desktop. Contiene una opción autoload que especifica si el módulo se debe cargar automáticamente cuando se inicia kded6 (de manera predeterminada: false). Tenga en cuenta que esta preferencia se puede también se puede cambiar mediante la interfaz de kded6.

Vea también
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Fallos
Use la herramienta de seguimiento de fallos de para informar de fallos.