kded6 Uporabniški priročnik
kded6
daemon - po potrebi sproži posodobitve podatkovne zbirke Sycoca.

Sinopsis
kded6 --check

Opis
kded6 združuje več majhnih storitev v enem procesu.To so večinoma storitve , ki jih zagotavljajo moduli KDED, ampak tudiupravlja sycoca (binarni predpomnilnik vrst storitev, vrst in storitev, ki jih uporablja KService) in KConfig po potrebi posodobi skripte.
Za sycoca nadzoruje imenike, ki vsebujejo datoteke .desktop. Ko je datoteka dodana/odstranjena, počaka 5 sekund (v primeru niza posodobitev),in nato zažene kbuildsycoca6 za posodobitev sycoca.
Pri programu KConfig preveri novo nameščene datoteke posodobitev, datoteke *.upd, ki se uporabljajo za posodabljanje konfiguracijskih datotek uporabnikov, ko se spremenijo formati konfiguracijskih datotek, in za izvajanje posodobitev zažene pripomoček za posodabljanje programa KConfig.
Ta opravila se izvajajo tudi, ko se zažene kded6, da se zagotovida je uporabniška konfiguracija posodobljena.
Običajno vam kded6 ni treba zaganjati neposredno; namizne seje ga zaženejo samodejno in se zažene na zahtevo, ko aplikacija poskuša uporabiti vmesnik, ki ga ponuja sam ali eden od njegovih modulov.

Možnosti
--check 	 Preverite zbirko podatkov sycoca, jo po potrebi posodobite in zaključite.

Konfiguracija
kded6 je mogoče konfigurirati z kded6rc konfiguracijska datoteka v slogu ini. Na sistemih je to mogoče najtina $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; če$XDG_CONFIG_HOME ni nastavljeno, to je privzeto~/.config/kded6rc.
Vnosi v konfiguracijski datoteki se berejo na zahtevo, tako da je mogoče spreminjati med tem ko se kded6 izvaja. Vendar pa vse trenutne možnosti konfiguracije resnično vplivajo le na obnašanje kded6 ob zagonu.
V razdelku [Glavno] so naslednje možnosti:
PreveriSycoca 	Ali naj se ob zagonu posodobi sycoca (privzeto: resnično).
PreveriPosodobitve 	Ali naj se ob zagonu izvedejo neplačane posodobitve KConfig (privzeto: resnično).
PreveriŽigeDatoteke 	Ali se pri izvajanju začetne posodobitve sycoca preverijo časovni žigi datotek(privzeto: true). Oglejte si dokumentacijo zakbuildsycoca6 za več podrobnosti.
ZamaknjenoPreverjanje 	Ali naj se začetna posodobitev programa sycoca odloži na približno minuto po začetku (privzeto: false).
Vsak modul ima tudi [Module-name] v kded6rc, kjer je name ime datoteke namizja modula brez podaljška .desktop. To vsebuje autoload možnost, ki določa, ali naj se modul samodejno naloži, ko je kded6 zagnan (privzeto: false). Upoštevajte, da lahko to nastavitev spremenite tudi prek kded6 vmesnika .

Poglejte tudi
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Napake
Prosim uporabite jev sledilnik napak za prijavo napak.