Gebruikershandleiding van kded6
kded6
-daemon - start Sycoca-database-updates wanneer nodig.

Samenvatting
kded6 --check

Beschrijving
kded6 consolideert verschillende kleine services in één proces. Dit zijn meestal -services geleverd door KDED-modules, maar het bestuurt ook sycoca (een binaire cache van service-typen, -typen en services gebruikt door KService) en KConfig-scripts voor bijwerken zoals nodig is.
Voor sycoca monitort het de mappen die .desktop-bestanden bevatten. Wanneer een bestand wordt toegevoegd/verwijderd, dan wacht het 5 seconden (voor het geval van een serie wijzigingen) en start dan kbuildsycoca6 om de sycoca bij te werken.
Voor KConfig controleert het nieuw geïnstalleerd bestanden voor bijwerken, de *.upd bestanden die worden gebruikt om configuratiebestanden van gebruikers bij te werken wanneer de bestandsformaten voor de configuratie zich wijzigen en voert het hulpprogramma voor bijwerken van KConfig om het bijwerken uit te voeren.
Deze taken worden ook altijd uitgevoerd bij het starten van kded6 om er zeker van te zijn dat de configuratie van de gebruiker up-to-date is.
Normaal is het niet nodig om kded6 direct uit te voeren; bureaubladsessies van vieren het automatisch uit en het wordt op aanvraag gestart wanneer een toepassing een -interface probeert te gebruiken dat er door geleverd wordt of door een van zijn modulen.

Opties
--check 	 Controleer de database van sycoca, werk het zo nodig bij en eindig.

Configuratie
kded6 kan geconfigureerd worden met het configuratiebestand kded6rc in ini-stijl. Onder -systemen, is het te vinden in $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; als $XDG_CONFIG_HOME niet is ingesteld, dan krijgt dit de standaard waarde ~/.config/kded6rc.
Items in een configuratiebestand worden op verzoek gelezen, er kunnen dus wijzigingen aangebracht worden terwijl kded6 actief is. Alle huidige configuratie-opties hebben echter alleen effect bij het opstarten van kded6.
De sectie [General] heeft de volgende opties:
CheckSycoca 	Of sycoca bij opstarten moet worden bijgewerkt (standaard: true).
CheckUpdates 	Of wachtende elementen voor bijwerken van KConfig bij opstarten moeten uitgevoerd (standaard: true).
CheckFileStamps 	Of datum-tijd van bestanden gecontroleerd moeten worden bij het uitvoeren van het initiële bijwerken van sycoca (standaard: true). Zie de documentatie voor kbuildsycoca6 voor meer details.
DelayedCheck 	Of het initiële bijwerken van sycoca moet worden uitgesteld tot ongeveer een minuut na opstarten (standaard: false).
Elke module heeft ook een sectie [Module-naam] in kded6rc, waar naam de naam is van het desktop-bestand van de module zonder de extensie .desktop. Deze bevat een optie autoload die specificeert of de module automatisch geladen moet worden wanneer kded6 wordt gestart (standaard: false). Merk op dat deze instelling gewijzigd kan worden via het -interface van kded6.

Zie ook
kbuildsycoca6 8, kdeinit6 8

Fouten/bugs
Gebruik De volger van bugs van om ze te rapporteren.